0 10 20 30 40 50 60 0

50

100 length - source normalized

% of variants

2-level random effect test 3|1 2|2 2|2 2|1 7 3

b s m m blood spleen mes med

0 5 10 15 20 25 30 0

50

100 length N1 - source normalized 2-level random effect test 4 6|1 5 3|1 2|2 2

b s m m blood spleen mes med

0 5 10 15 20 25 30 0

50

100 length N2 - source normalized 2-level random effect test 7 10 8|1 3|2 4|2 4|1

b s m m blood spleen mes med

0 5 10 15 20 25 30 0

50

100 eaten from V - source normalized 2-level random effect test 3|1 1|1 4|1 2|1 1|1 3|2

b s m m blood spleen mes med

0 2 4 6 8 10 12 14 16 0

50

100 eaten from D1 - source normalized 2-level random effect test 3 3 3 1|1 1|1 2|2

b s m m blood spleen mes med

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 0

50

100 eaten from D2 - source normalized 2-level random effect test 2 2 5 3|2 2 2|1

b s m m blood spleen mes med

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 0

50

100 eaten from J - source normalized 2-level random effect test 2|1 3 2|2 3|2 4 2|1

b s m m blood spleen mes med blood spleen mes med